(a) constant/single sample

(b) constant/full quadrature

(c) quadralinear/single sample

(d) quadralin./full quadrature
           Figure 16

                                  (c) quadralinear/single sample

                                  (d) quadralinear/full quadrature
                                            Figure 16

                                           Figure 17 Figure 18

                                 (a) constant/no depth

                                 (b) quadralinear/no depth

                                 (c) constant/depth corrected

                                 (d) quadralin./depth cor.

                                                                 (a) 256 line samples

                                                                 (b) reconstruction from (a)

                                                                 (c) 100 line samples

                                                                 (d) reconstruction from (c)